0 10 20 30 40 50 60 70 80 b)μ (_{=0y}|y/d_{bb}σd

|<0.5 y D average | →b

|<0.5 y |^+_s D →b

|<0.5 y |^+ D →b

|<0.5 y |^0 D →b

|<0.8 POWHEG eη Dielectron |

|<0.8 PYTHA6 eη Dielectron | ALICE = 5.02 TeV s pp,

FONLL NNLO data sys extrap sys

ALI-PUB-496399

ALI-PUB-496399